\magnification=\magstep1
\input amstex
\documentstyle{amsppt}
\hsize=6.5truein
\NoBlackBoxes
\define\n{\smallskip\hangindent=10pt\noindent}
\document
\rightline{La Plata, 10 junio 2013  }
\medskip
\medskip
\medskip
\medskip
\noindent Informe  de actividades  del Dr. Davide  
 Gei en su caracter de 
 Consultor  para el CAPP-ONDAS
\newline\noindent

\smallskip
\noindent
Durante la visita del Dr. Gei a partir del  3 de junio de 2013, 
se analiz\'o la tem\'atica de              
 estimar ciertos parámetros de anisotrop\'\i a de Thomsen a partir 
de medidas micros\'\i smicas, que se registran mediante arreglos 
de receptores en la superficie terrestre. 
\smallskip
\noindent
A estos efectos, a partir de 
mediciones de arribos de ondas compresionales y moveouts de reflexi\'on 
no hiperb\'olicos, se mostraron 
algoritmos que permiten obtener   par\'ametros de anisotrop\'\i a 
que representan en promedio  la regi\'on donde se 
efectuan experimentos de fracking.


\smallskip
\noindent
Por otra parte el Dr. Carcione dict\'o una conferencia en el Instituto del 
Gas y del Petr\'oleo de la Facultad 
de Ingenier\'\i a de la UBA sobre el tema 
{\bf Estimation of anisotropy parameters from surface passive seismic data }.

\smallskip
\noindent
Asimismo, durante su estad\'\i a, el Dr. Gei   
se reuni\'o en varias oportunidades con el Dr. Juan E. Santos, 
la Dra. Patricia M. Gauzellino y los becarios del proyecto  
para discutir diversos  aspectos relacionados  a la 
resoluci\'on de  los problemas mencionados  en la tem\'atica del 
CAPP-ONDAS.




\vskip1cm

\bigskip
\bigskip
\medskip
\medskip
\medskip
\medskip
\medskip
\medskip
\medskip
\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad
Dr. Juan Enrique Santos
\vfill
\eject
\enddocument



















